% DEFINITION MACRO
% ----------------
% \insertps{fichier}{Hauteur du dessin}{Marge a Gauche}
% Insertion d'un fichier PostScript dans un source Tex.
% Attention : syntaxe \special reconnue uniquement par le driver ``dvi2ps'' 
% exemple d'utilisation :
% \begin{figure}
% \insertps{essai.PS}{90mm}{0mm}
% \caption{Commentaire de la figure}
% \end{figure}
% 
% Le fichier PostScript doit contenir en debut de texte la ligne :
% %%BoundingBox: X0 Y0 X1 Y1
% ou (X0,Y0) : coordonnees (en 1/72 inch) du point en bas a gauche du rectangle
%    (X1,Y1) : coordonnees (en 1/72 inch) du point en haut a droite.
% exemple : %%BoundingBox: 360 360 5760 7560



\def\insertps#1#2#3{\par
 \hbox{%
    \hskip #3
    \vbox to #2{
    \vspace*{\fill}
     \special{psfile=#1}
}%
}
}

